1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 9872 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 543214 0 3 9 3 8 3 7 3 6 3 5 Vdd-PADresetStBit0-PADStBit1-PADStBit2-PADD0D1D2D3memwritemem2busclkaclkbVdd!errorGND-PADA0A2A3A4A5A6A7A1(wired to Vdd-PAD)(wired to GND-PAD)GND!62 6 Pin-Map Showing Signal Name and Physical Pin Number