Jan Erik Odegard, Ph.D.

EXECUTIVE DIRECTOR AND RESEARCH ASSOCIATE, CML, COMPUTATIONAL MATHEMATICS LABORATORY

Rice University Electrical and Computer Engineering 6100 Main Street Houston, Texas 77005-1892

E-MAIL: odegard@rice.edu

URL CML: http:==cml.rice.edu/ URL DSP: http:==www-dsp.rice.edu/

PHONE: 713-285-5932 FAX: 713-524-5237

Jan Erik Odegard, Ph.D.

EXECUTIVE DIRECTOR AND RESEARCH ASSOCIATE, CML, COMPUTATIONAL MATHEMATICS LABORATORY

Rice University Electrical and Computer Engineering 6100 Main Street Houston, Texas 77005-1892

E-MAIL: odegard@rice.edu

URL CML: http:==cml.rice.edu/ URL DSP: http:==www-dsp.rice.edu/

PHONE: 713-285-5932 FAX: 713-524-5237

Jan Erik Odegard, Ph.D.

EXECUTIVE DIRECTOR AND RESEARCH ASSOCIATE, CML, COMPUTATIONAL MATHEMATICS LABORATORY

Rice University Electrical and Computer Engineering 6100 Main Street Houston, Texas 77005-1892

E-MAIL: odegard@rice.edu

URL CML: http:==cml.rice.edu/ URL DSP: http:==www-dsp.rice.edu/

PHONE: 713-285-5932 FAX: 713-524-5237

Jan Erik Odegard, Ph.D.

EXECUTIVE DIRECTOR AND RESEARCH ASSOCIATE, CML, COMPUTATIONAL MATHEMATICS LABORATORY

Rice University Electrical and Computer Engineering 6100 Main Street Houston, Texas 77005-1892

E-MAIL: odegard@rice.edu

URL CML: http:==cml.rice.edu/ URL DSP: http:==www-dsp.rice.edu/

PHONE: 713-285-5932 FAX: 713-524-5237

Jan Erik Odegard, Ph.D.

EXECUTIVE DIRECTOR AND RESEARCH ASSOCIATE, CML, COMPUTATIONAL MATHEMATICS LABORATORY

Rice University Electrical and Computer Engineering 6100 Main Street Houston, Texas 77005-1892

E-MAIL: odegard@rice.edu

URL CML: http:==cml.rice.edu/ URL DSP: http:==www-dsp.rice.edu/

PHONE: 713-285-5932 FAX: 713-524-5237

Jan Erik Odegard, Ph.D.

EXECUTIVE DIRECTOR AND RESEARCH ASSOCIATE, CML, COMPUTATIONAL MATHEMATICS LABORATORY

Rice University Electrical and Computer Engineering 6100 Main Street Houston, Texas 77005-1892

E-MAIL: odegard@rice.edu

URL CML: http:==cml.rice.edu/ URL DSP: http:==www-dsp.rice.edu/

PHONE: 713-285-5932 FAX: 713-524-5237

Jan Erik Odegard, Ph.D.

EXECUTIVE DIRECTOR AND RESEARCH ASSOCIATE, CML, COMPUTATIONAL MATHEMATICS LABORATORY

Rice University Electrical and Computer Engineering 6100 Main Street Houston, Texas 77005-1892

E-MAIL: odegard@rice.edu

URL CML: http:==cml.rice.edu/ URL DSP: http:==www-dsp.rice.edu/

PHONE: 713-285-5932 FAX: 713-524-5237

Jan Erik Odegard, Ph.D.

EXECUTIVE DIRECTOR AND RESEARCH ASSOCIATE, CML, COMPUTATIONAL MATHEMATICS LABORATORY

Rice University Electrical and Computer Engineering 6100 Main Street Houston, Texas 77005-1892

E-MAIL: odegard@rice.edu

URL CML: http:==cml.rice.edu/ URL DSP: http:==www-dsp.rice.edu/

PHONE: 713-285-5932 FAX: 713-524-5237